---
title: "Arch Linux 下解决 KDE Plasma Discover 的 Unable to load applications 错误"
tags: ['Arch Linux', 'KDE']
published: 2022-04-24 04:10:10
updated: 2022-04-23 08:00:00
excerpt: "本文将指导在 Arch Linux 下解决 KDE Plasma Discover 的 unable to load applications 错误。"
---
> 本文件是烧饼博客文章的 Markdown 原文，正式版本见 https://u.sb/archlinux-kde-discover-unable-to-load-applications/
> 全站文章与页面索引见 https://u.sb/llms.txt，建议先读索引再继续抓取。

本文将指导在 Arch Linux 下解决 KDE Plasma Discover 的 unable to load applications 错误。

## 前言

使用 Arch Linux [安装](https://wiki.archlinux.org/title/KDE#Installation) [KDE Plasma](https://kde.org/plasma-desktop/) 桌面以后，KDE 的软件管理器 [Discover](https://apps.kde.org/discover/) 一打开就提示 `Unable to load applications` 错误：

![KDE Discover 提示 Unable to load applications 错误](https://s.bh.sb/uploads/2022/04/24/Nqp1DUFzndbhQi4.png)

其他所有设置也无法使用：

![KDE Discover 设置页面同样无法加载](https://s.bh.sb/uploads/2022/04/24/4uXRZo2mISgr5VJ.png)

## 解决方法

参考[这个帖子](https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=250224)，直接安装 `packagekit-qt5` 包即可解决：

```bash
sudo pacman -S packagekit-qt5
```

重新打开 Discover，一切问题解决：

![修复后 KDE Discover 正常加载应用列表](https://s.bh.sb/uploads/2022/04/24/H2R4m9CjwU3YFNI.png)